BV韦德

  • English Version
  • 翠湖智办
  • 站群检索
  • 校园GIS
  • 正版软件
?

BV韦德: 首页

首页
【安稳宣传57】消防安全丨守护校园,防患未 “燃”
2024年11月22日 / 来源:党委保卫部(保卫处) / 责任编辑:黄敏 / 作者:秦爽 / 点击:次

在日常生活中,消防安全如同我们身边的隐形卫士,虽常被忽视,却关乎生死存亡。火灾,这头凶猛的“野兽”,随时可能冲破安全防线,吞噬我们的生命与财产。据统计,每年因火灾造成的损失触目惊心。无论是居民楼里的疏忽大意,还是公共场所的意外事故,都凸显出消防安全知识普及的紧迫性。在这里,我们将为您打开消防安全的知识宝库,成为您在防火之路上的坚实伙伴。

校园火灾的引发因素

1.电器使用不当

在寒冷的冬季,电暖器、电热毯等取暖设备深受大学生喜爱。然而,如果长时间使用、离开时未关闭电源或者在宿舍内乱拉电线,就极有可能引发火灾。比如,电暖器在使用过程中靠近易燃物,如衣物、纸张等,其散发的热量可能会使这些物品达到燃点,从而引发火灾。另外,手机、电脑等常用电子设备在充电时,如果使用劣质充电器或者充电时间过长,也存在电池过热爆炸起火的风险。

2.吸烟行为不规范

虽然校园内大多是禁烟区域,但仍有部分学生违反规定。烟头表面温度可达 200 - 300℃,中心温度高达 700 - 800℃,如果随意丢弃未熄灭的烟头,遇到易燃物就可能引发火灾。尤其是在宿舍楼下的垃圾桶附近、校园的绿化带中,这些看似不起眼的地方,都可能成为火灾的源头。

3.用火不慎

有些学生可能会在宿舍内使用明火,如点蜡烛照明或者在特殊情况下使用打火机等。一旦疏忽,这些明火就可能点燃周围的物品。而且,在BV韦德的实验室等场所,如果学生在进行实验操作时违反规程用火,也会造成严重的火灾隐患。

逃生法则

1. 第一时间报警

一旦发现火灾,立即拨打“119”报警电话,讲清失火地点、起火物质、火势大小、人员被困等情况,为救援争取宝贵时间。

2. 小火扑救

如果火势不大,可以使用灭火器、灭火毯等消防器材灭火。但要注意,在扑救过程中要保持安全距离,避免被火烧伤。

3. 镇静撤离

面对浓烟和烈火,首先要保持镇静,判断危险地点和安全地点,选择符合逃生路线,迅速撤离。

4. 简易防护

将浸湿的棉被或棉大衣、毛毯盖在身上,用湿毛巾捂住口鼻,尽量将身体贴近地面或弯腰前进,以防烟雾中毒。

5. 利用安全通道

逃离火灾现场时,要沿着标示有“安全出口”的通道逃生,高楼逃生时要使用楼梯,切忌使用电梯。

6. 保持通道畅通

楼梯通道、安全出口等是火灾发生时最重要的逃生之路,应保证畅通无阻,切不可堆放杂物或设闸上锁。

7. 缓降逃生

高楼着火时,可利用缓降器逃生,或利用绳索固定一端,顺绳而下,切忌跳楼逃生。

8. 不要贪恋财物

身处险境,应尽快撤离,不要把逃生时间浪费在寻找、撤离贵重物品上。

校园消防知多少

1.火灾预防知识

(1)合理使用电器设备,购买正规合格的产品。在使用电暖器等取暖设备时,要保持与易燃物至少 1 米的安全距离,并且不能长时间不间断使用。离开宿舍或教室时,务必关闭所有电器设备的电源。对于手机、电脑等充电设备,要使用原装充电器,并避免在无人看管的情况下充电。

(2)严格遵守校园禁烟规定。如果有吸烟需求,要在指定的吸烟区域,并确保烟头完全熄灭后再丢弃。同时,不要在宿舍、图书馆、体育馆等人员密集和易燃物较多的场所吸烟。

(3)禁止在校园内使用明火。如果因特殊情况需要用火,如实验等,必须在老师的指导下,在符合安全规定的场所进行,并做好相应的防护措施。

2.火灾应对知识

(1)一旦发现火灾,要保持冷静,立即拨打校园报警电话(一般是校内保卫处电话或 119),清晰准确地报告火灾发生的地点、火势大小、燃烧物质等信息。

(2)如果火势较。梢猿⑹允褂妹鸹鹌鹘忻鸹。大学生应该了解BV韦德内灭火器的分布位置,并掌握其使用方法。一般来说,使用灭火器时要先拔掉保险销,然后对准火焰根部按下压把进行喷射。常见的干粉灭火器适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾,以及电器设备火灾。

(3)如果火势较大,无法控制,要迅速用湿毛巾捂住口鼻,弯腰低姿态逃离现场。逃生时要避免乘坐电梯,因为火灾可能导致电梯故障,应选择楼梯通道疏散。如果楼道内有浓烟,要沿着墙壁摸索前行,因为墙壁附近的空气相对较为清新。在逃生过程中,要注意有序疏散,不要惊慌拥挤,避免发生踩踏事故。

学生公寓消防管理"十严禁"

1.严禁私拉乱接电线 。 寝室内不准串接接线板,所有接线插头、用电设备必须置于明处,不得将接线板、用电器放置于床铺、衣物中。要合理安放网络设备,有序布置网线,网线、电线不可堆积、裸露。

2.严禁动用明火。寝室内禁止以任何形式动用明火,不得存放打火机、火柴等火源。

3.严禁吸烟。校园内禁止吸烟、乱扔烟蒂。

4.严禁存放危险品。寝室内不准存放化学药品、易燃易爆品、危险品,禁止存放大容量充电电池。

5.严禁占用消防通道和消防设施。禁止在阳台堆放杂物、禁止在走廊、楼梯间放置晾衣架、置物架、鞋架等物品,保障各建筑安全出口畅通,保障各单体建筑内,门厅和本楼各层楼梯口处张贴的安全疏散示意图完好。禁止占用消防电源,禁止占用、挪用消防设施及设备。

6.严禁使用违章电器。寝室内禁止使用大功率用电器,禁止使用无安全认证标志的用电设备,禁止使用残破、老化用电器,禁止使用座椅加热垫。

7.严禁堆放易燃物品。寝室内禁止堆放包装箱、饮料瓶等易燃物品。书籍、衣物、纸张等易燃物品要排放整齐,不得压埋用电器、接线板、网络设备。日常用电器应放置在散热条件良好的可见区域。

8.严禁充电设备过载、空载。寝室内做到人走断电,不得在寝室无人状态下对用电设备充电,不得对用电设备进行超时长、超限度充电,用电设备使用完毕应及时断电关闭。

9.严禁进行实验操作。禁止在寝室内使用电烙铁、大容量电池、化学药品等设备物品进行实验操作。

10.严禁楼内停放电动车,不得在宿舍楼内为电动车及电池充电,不得飞线充电。



案例回顾

1.宿舍电器火灾

2024年1月,某高校女生宿舍内,学生违规使用电热毯,夜间因电热毯短路引发火灾。火势迅速蔓延,宿舍内的衣物、被褥等物品被烧毁,好在舍友及时发现并报警,未造成人员伤亡,但学生们的个人物品损失严重。

2.教室明火火灾

2023年12月,某中学一教室在举办活动时,学生违规使用蜡烛装饰,蜡烛被碰倒后点燃了窗帘。由于教室易燃物较多,火势迅速扩大,虽经师生奋力扑救,但仍烧毁了部分桌椅和教学设备,未造成人员伤亡,但影响了正常教学秩序。

3.实验室化学品火灾

2022年11月,某高校化学实验室中,实验人员在进行实验时,误将两种不相容的化学试剂混合,引发剧烈反应导致火灾。实验室的一些精密仪器被损坏,部分实验数据丢失,所幸疏散及时,无人员伤亡,但此次火灾对BV韦德的科研BV韦德造成了一定的阻碍。

4.图书馆电气火灾

2023年2月,某大学图书馆因电线老化,加之冬季用电设备增多,导致线路过载,引发电气火灾。大量藏书、书架以及电子设备被烧毁,损失惨重,幸未造成人员伤亡,但对BV韦德的文化资源和学术研究带来了巨大冲击。

消防安全是一场永恒的保卫战,每一个人都是自己安全的第一责任人。希望我们的每一篇文章都能像点点星光,汇聚成您消防安全知识的璀璨银河,让您在面对火灾时不再恐惧,懂得预防、懂得应对。让我们一起关注消防安全,守护生命的美好,让平安永远与我们相伴。因为,每一次对消防知识的了解,都可能在关键时刻成为保护自己和他人的有力武器。

上一条:

【安稳宣传58】国家反诈中心:详解五大高发诈骗套路

下一条:

BV韦德举办BV韦德第二十届教职工师德师风演讲比赛的足球比分球探网

关闭

党政办公室电话:023-62769900 传真:023-62769515

南岸校区:重庆市南岸区学府大道19号/邮政编码:400067

兰花湖片区:重庆市南岸区学府大道28号/邮政编码:400067

江北校区:重庆市江北区华新街董家溪鹅石堡山26号/邮政编码:400020

茶园校区:重庆市南岸区梨花大道西侧(在建中)

  • CTBU微博

  • CTBU微信

  • CTBU抖音号

版权所有 © BV韦德 / 渝ICP备12007852号 / 渝公网安备50010802001115号 / 访问次数:
友情链接
>
  • 70周年校庆
BV韦德电子有限公司